<template>
	<view>
		<view v-html="content"></view>
	</view>
</template>

<script>
	export default {
		data() {
			return {
				content:`<strong>HZS-HO1000型家用吸氢机购买须知</strong>	&nbsp;本人自愿购买HZS-HO1000型家用吸氢机，特此声明如下:<strong>一、</strong>本人已认知并了解贵公司HZS-HO1000型家用吸氢机及其它产品的使用情况和注意事项，购买贵公司产品属于本人自愿自发行为，本人有完全自理自控能力(如有妨碍自理的病症或情况应提前进行声明并有监护人陪伴)，因个人自身原因产生的一切意外情况及损伤均与贵公司无关，不需对此负责；<strong>二、</strong>贵公司已经向本人解释和强调过由于我自身健康状况或年龄等因素，容易在体验HZS-HO1000型家用吸氢机或其它产品过程中可能会发生的健康意外风险，包括但不限于出现身体不适、突发疾病或其它意外事故等。本人已经知悉并愿意承担上述风险，并在此基础上仍自愿购买贵公司的产品；<strong>三、</strong>贵公司已经向本人解释和强调过在贵公司购买的产品为非医疗类产品，不能用于治疗各种疾病，也不能用于任何治疗场景(如医疗护理、急救和高危病人等），更不能替代常规治疗手段及用药；<strong>四、</strong>本人若因身体健康及意识错误原因购买使用贵公司产品导致意外事故、疾病等发生，本人同意贵公司免除一切经济赔偿责任，本人及本人亲属均不得向贵公司及相关工作人员等追究责任。若因第三方责任导致意外事故发生，经济赔偿事宜由本人及亲属自行办理。<strong>五、</strong>本人在经营中销售/体验的产品，应对产品标签上所载明的使用方法及注意事项进行说明；不得对贵公司或产品做出任何夸大或无根据的宣传，不得宣扬产品对疾病的治疗作用，不得有欺骗、误导等宣传和推销行为; <strong>&nbsp;</strong>&nbsp;	<strong>上述注意事项，本人已认真阅读并承诺严格遵守。</strong>`
			}
		},
		methods: {
			
		}
	}
</script>

<style>

</style>
